Laue Simulation - LAUEGEN Thu Mar 18 17:04:15 1993

a: 79.19 b: 79.19 c: 38.02 alpha: 90.00 beta: 90.00 gamma: 90.00 System: Tetragonal (P) Setting: +a*, +b*

Lam-min: 0.40 Lam-max: 2.20 Dmin: 2.40 c_to_f: 199.60 Phix: 0.00 Phiy: 0.00 Phiz: 0.00 Spindle: 0.00

LYS test from LAUEGEN